il 3% è fisso...però ogni volta che si ripeteranno...

il 3% è fisso...però ogni volta che si ripeteranno le condizioni della tua stringa si sposterà al 3%...avevo fatto prove in passato e data l'alta volatilita di fiat " appiccicare" troppo lo stop al gain abbassava la resa