ciao..14.76€ era il livello down...il 3% sotto ope...

ciao..14.76€ era il livello down...il 3% sotto openmese 15.22€...entrava sh se chiudeva una candela sotto e lo ha fatto a 14.72€ dopo che stamane la candela delle 10.45 ha chiuso a 14.71€