ho sbagliato...il 3% è fisso...però ogni volta che...

ho sbagliato...il 3% è fisso...però ogni volta che si ripeteranno le condizioni della tua stringa si sposterà al 0.5%...chiuso lo short del 50%...segnale debole dopo 20 candele..5 ore... gain inferiore al 1% e siamo sopra al 50% intraday